പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ജുമുഅ

Exported from Wikisource on 2024, ഡിസംബർ 6

ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം

https://ml.wikisource.org/wiki/Holy_Quran/Chapter_62

പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അദ്ധ്യായങ്ങൾ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8‍ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102‍ | 103‍ | 104 | 105 | 106 | 107‍ | 108‍ | 109‍ | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>

പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ

1. അൽ ഫാത്തിഹ

2. അൽ ബഖറ

3. ആലു ഇംറാൻ

4. നിസാഅ്

5. മാഇദ

6. അൻആം

7. അഅ്റാഫ്

8. അൻഫാൽ

9. തൗബ

10. യൂനുസ്

11. ഹൂദ്

12. യൂസുഫ്

13. റഅദ്

14. ഇബ്രാഹീം

15. ഹിജ്റ്

16. നഹ്ൽ

17. ഇസ്റാഅ്

18. അൽ കഹഫ്

19. മർയം

20. ത്വാഹാ

21. അൻബിയാഅ്

22. ഹജ്ജ്

23. അൽ മുഅ്മിനൂൻ

24. നൂർ

25. ഫുർഖാൻ

26. ശുഅറാ

27. നംൽ

28. ഖസസ്

29. അൻ‌കബൂത്

30. റൂം

31. ലുഖ്‌മാൻ

32. സജദ

33. അഹ്സാബ്

34. സബഅ്

35. ഫാത്വിർ

36. യാസീൻ

37. സ്വാഫ്ഫാത്ത്

38. സ്വാദ്

39. സുമർ

40. മുഅ്മിൻ

41. ഫുസ്സിലത്ത്

42. ശൂറാ

43. സുഖ്റുഫ്

44. ദുഖാൻ

45. ജാഥിയ

46. അഹ്ഖാഫ്

47. മുഹമ്മദ്

48. ഫതഹ്

49. ഹുജുറാത്

50. ഖാഫ്

51. ദാരിയാത്

52. ത്വൂർ

53. നജ്മ്

54. ഖമർ

55. റഹ് മാൻ

56. അൽ വാഖിഅ

57. ഹദീദ്

58. മുജാദില

59. ഹഷ്ർ

60. മുംതഹന

61. സ്വഫ്ഫ്

62. ജുമുഅ

63. മുനാഫിഖൂൻ

64. തഗാബൂൻ

65. ത്വലാഖ്

66. തഹ് രീം

67. മുൽക്ക്

68. ഖലം

69. ഹാഖ

70. മആരിജ്

71. നൂഹ്

72. ജിന്ന്

73. മുസമ്മിൽ

74. മുദ്ദഥിർ

75. ഖിയാമ

76. ഇൻസാൻ

77. മുർസലാത്ത്

78. നബഅ്

79. നാസിയാത്ത്

80. അബസ

81. തക് വീർ

82. ഇൻഫിത്വാർ

83. മുതഫ്ഫിഫീൻ

84. ഇന്ഷിഖാഖ്

85. ബുറൂജ്

86. ത്വാരിഖ്

87. അഅ്അലാ

88. ഗാശിയ

89. ഫജ്ർ

90. ബലദ്

91. ശംസ്

92. ലൈൽ

93. ളുഹാ

94. ശർഹ്

95. തീൻ

96. അലഖ്

97. ഖദ്ർ

98. ബയ്യിന

99. സൽസല

100. ആദിയാത്

101. അൽ ഖാരിഅ

102. തകാഥുർ

103. അസ്വർ

104. ഹുമസ

105. ഫീൽ

106. ഖുറൈഷ്

107. മാഊൻ

108. കൗഥർ

109. കാഫിറൂൻ

110. നസ്ർ

111. മസദ്

112. ഇഖ് ലാസ്

113. ഫലഖ്

114. നാസ്

This box:

- view

- talk

- edit

1 രാജാവും പരമപരിശുദ്ധനും പ്രതാപശാലിയും യുക്തിമാനുമായ അല്ലാഹുവെ ആകാശങ്ങളിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതുമെല്ലാം പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

2 അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്കിടയിൽ, തൻറെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക്‌ വായിച്ചുകേൾപിക്കുകയും അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും അവർക്ക്‌ വേദഗ്രന്ഥവും തത്വജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവരിൽ നിന്നുതന്നെയുള്ള ഒരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചവനാകുന്നു അവൻ. തീർച്ചയായും അവർ മുമ്പ്‌ വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്നു.

3 അവരിൽപെട്ട ഇനിയും അവരോടൊപ്പം വന്നുചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ( അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ) അവനാകുന്നു പ്രതാപിയും യുക്തിമാനും.

4 അത്‌ അല്ലാഹുവിൻറെ അനുഗ്രഹമാകുന്നു. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക്‌ അവൻ അത്‌ നൽകുന്നു. അല്ലാഹു മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നവനത്രെ.

5 തൗറാത്ത്‌ സ്വീകരിക്കാൻ ചുമതല ഏൽപിക്കപ്പെടുകയും, എന്നിട്ട്‌ അത്‌ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ ( യഹൂദരുടെ ) ഉദാഹരണം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന കഴുതയുടേത്‌ പോലെയാകുന്നു. അല്ലാഹുവിൻറെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞ ജനങ്ങളുടെ ഉപമ എത്രയോ ചീത്ത! അക്രമികളായ ജനങ്ങളെ അല്ലാഹു സൻമാർഗത്തിലാക്കുകയില്ല.

6 ( നബിയേ, ) പറയുക: തീർച്ചയായും യഹൂദികളായുള്ളവരേ, മറ്റു മനുഷ്യരെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ മാത്രം അല്ലാഹുവിൻറെ മിത്രങ്ങളാണെന്ന്‌ നിങ്ങൾ വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരണം കൊതിക്കുക. നിങ്ങൾ സത്യവാൻമാരാണെങ്കിൽ.

7 എന്നാൽ അവരുടെ കൈകൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തുവെച്ചതിൻറെ ഫലമായി അവർ ഒരിക്കലും അത്‌ കൊതിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു അക്രമകാരികളെപ്പറ്റി അറിവുള്ളവനാകുന്നു.

8 ( നബിയേ, ) പറയുക: തീർച്ചയായും ഏതൊരു മരണത്തിൽ നിന്ന്‌ നിങ്ങൾ ഓടി അകലുന്നുവോ അത്‌ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ്‌. പിന്നീട്‌ അദൃശ്യവും, ദൃശ്യവും അറിയുന്നവൻറെ അടുക്കലേക്ക്‌ നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവൻ നിങ്ങളെ വിവരമറിയിക്കുന്നതാണ്‌.

9 സത്യവിശ്വാസികളേ, വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന്‌ വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലാഹുവെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണയിലേക്ക്‌ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വരികയും, വ്യാപാരം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ ഉത്തമം; നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ.

10 അങ്ങനെ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വ്യാപിച്ചു കൊള്ളുകയും, അല്ലാഹുവിൻറെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന്‌ തേടിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവെ ധാരാളമായി ഓർക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വിജയം പ്രാപിച്ചേക്കാം.

11 അവർ ഒരു കച്ചവടമോ വിനോദമോ കണ്ടാൽ അവയുടെ അടുത്തേക്ക്‌ പിരിഞ്ഞ്‌ പോകുകയും നിന്നനിൽപിൽ നിന്നെ വിട്ടേക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്‌. നീ പറയുക: അല്ലാഹുവിൻറെ അടുക്കലുള്ളത്‌ വിനോദത്തെക്കാളും കച്ചവടത്തെക്കാളും ഉത്തമമാകുന്നു. അല്ലാഹു ഉപജീവനം നൽകുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാകുന്നു.

<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>

About this digital edition

This e-book comes from the online library Wikisource[1]. This multilingual digital library, built by volunteers, is committed to developing a free accessible collection of publications of every kind: novels, poems, magazines, letters...

We distribute our books for free, starting from works not copyrighted or published under a free license. You are free to use our e-books for any purpose (including commercial exploitation), under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported[2] license or, at your choice, those of the GNU FDL[3].

Wikisource is constantly looking for new members. During the realization of this book, it's possible that we made some errors. You can report them at this page[4].

The following users contributed to this book:

- Shijualex

- Anoopan

- Asees

- Jotterbot

- Hedwig in Washington

- Rocket000

- Lupo

1. ↑ https://wikisource.org

2. ↑ https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

3. ↑ https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

4. ↑ https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium

Table of Contents

Title page

പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ജുമുഅ

About